From 06aa41671963dac9fa4bf84a8fc996a5360c94b0 Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: Mike Gabriel <mike.gabriel@das-netzwerkteam.de>
Date: Mon, 27 Apr 2015 16:08:06 +0200
Subject: library clean-up: Don't build libNX_Xdamage anymore. Use system's
 libXdamage shared library. (Fixes ArcticaProject/nx-libs#6, X2GoBTS#826).

---
 nx-X11/config/cf/host.def | 2 --
 1 file changed, 2 deletions(-)

(limited to 'nx-X11/config/cf/host.def')

diff --git a/nx-X11/config/cf/host.def b/nx-X11/config/cf/host.def
index 28e36da82..0566befdd 100644
--- a/nx-X11/config/cf/host.def
+++ b/nx-X11/config/cf/host.def
@@ -123,8 +123,6 @@ XCOMM $XFree86: xc/config/cf/xf86site.def,v 3.186 2003/06/25 18:06:22 eich Exp $
 #define BuildLibraries			YES
 #endif
 
-#define BuildDamageLibrary              YES
-
 #define BuildXfixesLibrary              YES
 
 #define BuildCompositeLibrary           YES
-- 
cgit v1.2.3

