From 244ce534a0bea1c5d206471bae6dec88afcda6e2 Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: Mike Gabriel <mike.gabriel@das-netzwerkteam.de>
Date: Tue, 11 Apr 2017 10:21:30 +0200
Subject: Xserver: Build nxagent with MIT-SCREEN-SAVER extension enabled.

 Fixes ArcticaProject/nx-libs#80
---
 nx-X11/config/cf/host.def | 2 +-
 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-)

(limited to 'nx-X11/config/cf/host.def')

diff --git a/nx-X11/config/cf/host.def b/nx-X11/config/cf/host.def
index 4b22042c4..4d49362f9 100644
--- a/nx-X11/config/cf/host.def
+++ b/nx-X11/config/cf/host.def
@@ -358,7 +358,7 @@
  *
 #define BuildScreenSaverExt	NO
  */
-#define BuildScreenSaverExt	NO
+#define BuildScreenSaverExt	YES
 
 /* 
  * If you don't want to build Xinerama support, uncomment this.
-- 
cgit v1.2.3

