From 4b178918ba19ebd9daa6f87fa790b6f6767b1f61 Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: Mike Gabriel <mike.gabriel@das-netzwerkteam.de>
Date: Tue, 15 Nov 2016 21:20:22 +0100
Subject: drop platform support: unifdef AIXV3, AIXV4 (and AIXrt, AIX386).

 Fixes ArcticaProject/nx-libs#274.
---
 nx-X11/config/cf/site.def | 2 +-
 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-)

(limited to 'nx-X11/config/cf/site.def')

diff --git a/nx-X11/config/cf/site.def b/nx-X11/config/cf/site.def
index f5e769278..da4c13793 100644
--- a/nx-X11/config/cf/site.def
+++ b/nx-X11/config/cf/site.def
@@ -46,7 +46,7 @@
  * the two following macros need to be defined directly (where "X11" is
  * really whatever the TopLevelProject macro is defined to be).
  */
-# if defined(AIXArchitecture) || defined(SVR4Architecture) || \
+# if defined(SVR4Architecture) || \
      defined(SCOArchitecture) || defined(Win32Architecture) || \
      defined(UXPArchitecture) || defined(SunArchitecture) || \
      defined(DynixPtxArchitecture) || defined(i386IscArchitecture)
-- 
cgit v1.2.3

