From b1fc73ad4d6042b1213aa9e28c9fca05e7b0409e Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: Mike Gabriel <mike.gabriel@das-netzwerkteam.de>
Date: Tue, 3 Mar 2015 12:30:51 +0100
Subject: imake cleanup: Drop all references to XVirtualFramebufferServer.

---
 nx-X11/config/cf/xorgsite.def | 6 ------
 1 file changed, 6 deletions(-)

(limited to 'nx-X11/config/cf/xorgsite.def')

diff --git a/nx-X11/config/cf/xorgsite.def b/nx-X11/config/cf/xorgsite.def
index db4a1e490..ad9bfd8c9 100644
--- a/nx-X11/config/cf/xorgsite.def
+++ b/nx-X11/config/cf/xorgsite.def
@@ -44,12 +44,6 @@ XCOMM $XFree86: xc/config/cf/xf86site.def,v 3.186 2003/06/25 18:06:22 eich Exp $
 #define XorgServer		NO
  */
 
-/*
- * To disable building Xvfb, uncomment this.
- *
-#define XVirtualFramebufferServer	NO
- */
-
 /*
  * To enable building Xdmx, uncomment this.
  *
-- 
cgit v1.2.3

