NAME XFree86 NOTWINDOWCOMPAT
DESCRIPTION "@#XFREE86:4.4.0#@ $XFree86: xc/programs/Xserver/XFree86.def,v 1.4 2002/05/31 18:45:53 dawes Exp $"
PROTMODE
EXETYPE OS2

