NAME Xnest WINDOWCOMPAT
DESCRIPTION "@#XFREE86:4.4.0#@ $XFree86: xc/programs/Xserver/Xnest.def,v 3.4 2003/11/06 03:25:42 dawes Exp $"
PROTMODE
EXETYPE OS2
